import { Steps } from 'nextra/components'
import { RefreshCcw, Bell, ShieldCheck } from 'lucide-react'

# Proses Perpanjangan

Sertifikat SSL/TLS memiliki masa aktif yang terbatas. Di TrustLab, kami menyederhanakan proses perpanjangan (renewal) untuk memastikan layanan Anda tetap berjalan tanpa gangguan.

## Kapan Harus Memperpanjang?

- **Rekomendasi**: Lakukan perpanjangan **30 hari** sebelum sertifikat kadaluarsa.
- **Notifikasi**: TrustLab akan mengirimkan pengingat email otomatis ke akun Anda pada H-30, H-7, dan H-1 sebelum masa berlaku habis.

---

## Proses Pembaruan

Sertifikat memiliki masa berlaku untuk menjamin rotasi keamanan. TrustLab menyederhanakan proses pembaruan agar Anda tidak mengalami downtime.

## Kapan Harus Memperbarui?
Anda akan menerima notifikasi email:
- **30 hari** sebelum kedaluwarsa.
- **7 hari** sebelum kedaluwarsa.
- **1 hari** sebelum kedaluwarsa.

## Cara Memperbarui (Penerbitan Ulang Manual)

Untuk memperbarui sertifikat, Anda cukup membuat sertifikat baru dengan nama domain yang sama.

<Steps>
### Buka Dashboard
Login ke [trustlab.dyzulk.com](https://trustlab.dyzulk.com) dan masuk ke menu **"Manage Certificates"**.

1.  Buka menu **Certificates** dan klik **"Generate New"**.
2.  **Identity**: Masukkan **Common Name (CN) yang sama** dengan sertifikat Anda yang akan habis masa berlakunya.
3.  **Generate**: Sistem akan menerbitkan sertifikat baru dengan masa berlaku yang segar.
4.  **Ganti**: Unduh `.crt` baru (dan `.key` jika Anda tidak menggunakan kembali CSR) dan ganti file di server Anda.
</Steps>

> [!NOTE]
> Sertifikat lama akan tetap valid sampai habis masa berlakunya secara alami. Anda dapat menghapusnya dengan aman setelah memastikan sertifikat baru berfungsi.

## Apa yang Terjadi Selanjutnya?
- **Sertifikat baru** dihasilkan dengan masa berlaku baru.
- **Private Key** tetap sama (jika "Reuse Key" dipilih) ATAU kunci baru dihasilkan (disarankan).
- Sertifikat lama tetap valid hingga tanggal kedaluwarsa aslinya (kecuali dicabut).

> [!IMPORTANT]
> Anda harus **mengunduh dan menginstal sertifikat baru** di server Anda. Pembaruan **tidak terjadi otomatis** di sisi server kecuali Anda menggunakan integrasi ACME kami.

---

## Penting: Mengapa Harus Perpanjang?

Jika sertifikat kadaluarsa sebelum diganti:
- Browser akan memblokir akses ke situs Anda dengan pesan **"Your connection is not private"**.
- API internal akan gagal melakukan enkripsi (SSL Handshake Error).
- Pengguna akan kehilangan kepercayaan terhadap keamanan jaringan Anda.

> [!TIP]
> Perpanjangan di TrustLab tidak mengubah Root CA Anda. Anda **tidak perlu** menginstal ulang Root CA di perangkat klien setiap kali Anda memperpanjang sertifikat server.
