# Pencabutan (Revocation)

Pencabutan membatalkan validitas sertifikat sebelum tanggal kedaluwarsanya. Ini sangat penting jika Private Key Anda bocor atau hilang.

## Kapan Harus Mencabut?
- **Kebocoran Kunci (Key Compromise)**: Anda curiga seseorang telah mencuri Private Key Anda.
- **Perubahan Layanan**: Nama domain secara efektif tidak lagi menjadi milik layanan tersebut.
- **Kesalahan**: Sertifikat diterbitkan dengan detail yang salah.

## Cara Menghapus / Mencabut

Jika sertifikat bocor atau tidak lagi dibutuhkan, Anda dapat menghapusnya dari sistem.

1.  Buka daftar **Certificates**.
2.  Cari sertifikat yang ingin dihapus.
3.  Klik **Ikon Tempat Sampah** (Delete) di sisi kanan baris.
4.  **Konfirmasi**: Ketik `DELETE` di modal konfirmasi untuk menghapus sertifikat dan private key-nya secara permanen dari TrustLab.

![Delete Certificate Action](/images/guide/certificates_list_view_1767869137654.png)

## CRL (Certificate Revocation List)
Setelah dicabut, nomor seri sertifikat akan ditambahkan ke TrustLab CRL. Semua klien yang memeriksa CRL akan segera menolak sertifikat tersebut.
